yw永旺快投网

?

美标球阀都有哪些标准?

宣布时间:2019-02-25    字号:    
美标球阀主要用在截断或接通介质,也用于流体的调理与控制。美标球阀普遍用于石油、化工、冶金、电力、修建、热力等行业。那么各人知道美标球阀都有哪些标准?
 
美标球阀的标准如下: 
设计与制造按ANSI B16.34,JIS 2071
结构长度按JIS B2002
法兰毗连尺寸按JIS B2212,2214
磨练按JIS B2003
 
美标球阀的标准一样平常主要是上面的这几点,我们各人在订购美标球阀的时间,可以选择上面的这几个标准。

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司         备案号:浙ICP备12045178号-1     设计&维护:乔宇科技 浙公网安备 33039902000171号