yw永旺快投网

?

气动法兰球阀的优点是什么?

宣布时间:2019-07-25    字号:    

气动法兰球阀的关闭件是个球体,球体绕阀体心线作旋转来抵达开启、关闭的一种阀门。气动法兰球阀是法兰球阀的一种,法兰球阀配上气动执行器以远距离或者实地控制阀门的开关,抵达在控制室里就可以控制阀门,这样也能节约人力资源。那么各人知道气动法兰球阀的优点是什么?

 
气动法兰球阀的优点如下:
1、气动法兰球阀自己的密封性能优异,接纳聚四氟乙烯等弹性子料,可以随着介质的压力的增高而增添密封。
2、球阀是所有阀门中流体阻力 小的,在节约能源方面领先与其他阀门。
3、阀杆可靠不易破损,并且摩擦力小。使阀杆在恒久的作业中都能坚持无邪清静稳。
4、由于质料自己的可靠性,在使用寿命方面也相对较长。
5、气动法兰球阀在各个毗连部位是有设置弹簧,能将阀门自己在开关的历程中所爆发的静电导出。
6、自己是与气动执行器链接,双方的结构相对不是很重大,在操作方面简朴。若是后期除了故障也是相对易于磨练。
 
气动法兰球阀接纳新型GTD系列或ATD系列气动执行器,有双作用式和单作用式,齿轮传动, 可靠;大口径阀门接纳AW型系列气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。气动法兰球阀是接纳双向双由令结构,可同时当由令及阀门使用,可在前段装备管路不必歇工的状态下,关闭球阀。
法兰球阀
我们各人在操作使用气动法兰球阀的时间,我们都需要明确上面它的这些特点,准确要领操作使用气动法兰球阀的时间,上面的这些优点都是我们需要相识的。
 

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司         备案号:浙ICP备12045178号-1     设计&维护:乔宇科技 浙公网安备 33039902000171号