yw永旺快投网

?

法兰球阀怎样提高密封性能?

宣布时间:2023-03-29    字号:    
法兰球阀具有优异的热稳固性和机械强度,且重量轻,装置利便,关闭时能自动断水,适用于种种温度、压力、介质等情形条件。那么各人知道法兰球阀怎样提高密封性能?
 
1、可以通过设置有牢靠座、凹槽、凸块、阀杆、顶盖、牢靠螺栓,牢靠座装配在球阀阀体,凸块卡入凹槽内,使阀杆牢靠不可发动陶瓷阀芯旋转,通过牢靠螺栓将顶盖装配毗连,可将球阀阀体顶部封住,在出厂密封时,便于运输和现场装置 ;
 
2、通过设置有导流片、分流孔,毗连法兰内设置有可以旋转运动的导流片,导流片内设置有三组扇形的分流孔,当来向流体进入时,经由导流片的分流,使流体匀称进入球阀阀体内部,减缓流速攻击,阻止内壁受到集中冲洗侵蚀,镌汰走漏征象 ;
 
3、通过设置有挡片、限位槽、限位块,当流体攻击挡片时,挡片被攻击力掀起,流体顺畅流动,当流体流速逐渐减小,流道关闭时,挡片落下,其底部的限位槽卡在限位块处,关闭流道,避免流体回流,具有好的防回流功效,性能更强。
 
法兰球阀普遍使用于造纸、石化、化工、冶金、电力、、石油、轻工等工业部分的控制系统中。

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司         备案号:浙ICP备12045178号-1     设计&维护:乔宇科技 浙公网安备 33039902000171号