yw永旺快投网

?

怎么盘算法兰球阀?

宣布时间:2019-04-23    字号:    
   凭证法兰球阀,对夹球阀标准型号选择垫片规格型号螺丝度按设计要求确定双螺柱或单螺栓按设计阀门、兰及垫片查找标准响应厚度。那么我们各人一样平常怎么盘算法兰球阀?
法兰球阀
   我们需要先盘算螺栓,按GB/T12224中的划定盘算截面积之比小于7000即可,厚度盘算参考《阀门设计手册》,中心圆可以通过螺柱数目画出来,每个螺母之间的间隙不小于10~13mm.
 
   法兰球阀接纳标准:阀门事情压力就以DN200 PN40为例吧 法兰的标准为EN标准,阀门也一样,法兰规格有国家标准,厚度、螺栓个数、孔径等均与阀门的名义直径和压力品级有关。
 
   单螺栓度=兰厚度*2+阀门度+螺帽厚度+垫片厚度+5mm
 
   双螺柱度=兰厚度*2+阀门度+螺帽厚度*2+垫片厚度+10mm
 
   我们各人在对法兰球阀举行盘算的时间,我们都可以凭证上面的盘算要领去举行盘算,准确精准盘算法兰球阀都是我们需要做的。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号