yw永旺快投网

?

法兰球阀的结构特点有哪些?

宣布时间:2019-04-02    字号:    
法兰球阀是和别的球阀是差别类型的球阀 ,法兰球阀在管路中主要用来做切断、分派和改变介质的流动偏向。那么各人知道法兰球阀它的结构特点有哪些?
法兰球阀
 
法兰球阀的结构特点如下:
 
1.启闭无摩擦
 
这一功效 解决了古板阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。
 
2.上装式结构
 
对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修 ,能 镌汰装置停车 ,降低本钱。
 
3.单阀座设计
 
去掉了阀门中腔介质因异常升压而影响使用 的问题。
 
4.低扭矩设计
 
结构设计的阀杆 ,只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭。
 
5.楔形密封结构
 
阀门是靠阀杆提供的机械力 ,将球楔压到阀座上而密封 ,使阀门的密封性不受管线压差转变的影响 ,在种种工况下密封性能都有可靠包管。
 
法兰球阀的这些结构特点 ,我们生产这种球阀的时间 ,都应该明确它所具有的这些特点 ,我们还可以看法兰球阀的使用说明。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号