yw永旺快投网

?

法兰球阀的优点有哪些  ?

宣布时间:2021-11-20    字号:    
法兰球阀开关轻盈 ,体积小 ,可以做成很大口径 ,密封性可靠 ,维修利便 ,密封面与球面常在闭合状态 ,不易被介质冲蚀 ,在各行业获得普遍的应用。那么各人知道法兰球阀的优点有哪些  ?
 
法兰球阀的优点如下:
1.在全开或全闭时 ,球体和阀座的密封面与介质隔离 ,介质通过时 ,不会引起阀门密封面的侵蚀。
2.结构简朴、体积小、重量轻。
3.细密可靠 ,球阀的密封面质料普遍使用塑料、密封性好 ,在真空系统中也已普遍使用。
4.操作利便 ,开闭迅速 ,从全开到全关只要旋转90° ,便于远距离的控制。
5.维修利便 ,球阀结构简朴 ,密封圈一样平常都是运动的 ,拆卸替换都较量利便。
6.流体阻力小 ,其阻力系数与同长度的管段相等。
法兰球阀
法兰球阀的关闭件是球体绕阀体心线作旋转来抵达开启、关闭的一种阀门。 球阀在管路中主要用来做切断、分派和改变介质的流动偏向。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号