yw永旺快投网

?

法兰球阀的性能特点是什么?

宣布时间:2023-03-10    字号:    
法兰球阀的关闭件是个球体,球体绕阀体心线作旋转来抵达开启、关闭的一种阀门。那么各人知道法兰球阀的性能特点是什么?
 
法兰球阀的性能特点如下:
1、阀座确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座质料、顺应规模广。
2、开关无误的手柄:接纳扁头阀杆,与手柄的毗连不会错位,从而手柄指示的开关状态与阀一致。
3、锁紧装置:为避免阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于准确的位置。
4、阀杆防飞结构:阀杆为下装式,避免受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。
法兰球阀
法兰球阀在管路中主要用来做切断、分派和改变介质的流动偏向。法兰球阀的性能特点主要是上面先容的这些,我们各人都需要明确我们这种球阀上面这些性能特点。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号