yw永旺快投网

?

法兰球阀的产品特点有哪些?

宣布时间:2023-04-26    字号:    
法兰球阀的公称通径规模内体积。亓壳幔匦。僮骼悖墒迪挚焖倏刂疲褂煤苁瞧毡。那么各人知道法兰球阀的产品特点有哪些?
 
法兰球阀的产品特点:
  1、法兰球阀流动阻力。肚蚍Х保蛱逋ǖ馈⒎逋ǖ篮团连受径相等并成一直径,介质险些可以毫无损失的流过;
  2、手动球阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、阻止阀较量、球阀体积小、重量轻,便于管道装置;
  3、先进的阀座:聚多年球阀制造履历而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座质料选择,铸钢球阀价钱自制,不锈钢球阀适用规模广;
  4、开关无误的手柄:接纳扁头阀杆,与手柄的毗连不会错位,从而包管手柄指示的开关状态与阀一致辞;
  5、锁紧装置:为避免阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于准确的位置;
  6、阀杆防飞结构:阀杆为下装式,避免受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封;
  7、球阀是用带有圆形通孔的球体作为启闭件,在阀杆驱动下球体围绕阀杆中心作0~90度旋转,完成启闭功效;具有结构紧凑开关迅速的特点,转动90度;
  8、替换阀体、球体、密封件的质料可适用于多种工况场合,球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
法兰球阀
法兰球阀接纳O型球芯结构,开关严密,法兰球阀有碳钢、锻钢、全不锈钢材质,法兰球阀接纳PTFE和金属密封阀座,双向密封,O走漏,性能可靠。
 

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号