yw永旺快投网

?

法兰球阀的标准是什么  ?

宣布时间:2023-11-24    字号:    
法兰球阀划分适用于水、蒸汽、油品、液化气、自然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。 法兰球阀在管道上主要用于切断、分派和改变介质流动偏向 ,设计成V形启齿的球阀还具有优异的流量调理功效。那么各人知道法兰球阀的标准是什么  ?
 
法兰球阀的标准如下:
法兰毗连尺寸按JB/T79
磨练按JB/T9092
设计与制造按GB/T12237
结构长度按GB/T12221
法兰球阀
法兰球阀划分适用于水、蒸汽、油品、液化气、自然气、煤气、硝酸、氧化性介质、尿素等多种介质。法兰球阀不但结构简朴、密封性能好 ,并且在的公称通经规模内体积较小、重量轻、质料耗用少、装置尺寸小 ,并且驱动力矩小 ,操作轻盈、易实现快速启闭。 

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号