yw永旺快投网

?

法兰球阀的主要组成部分有哪些?

宣布时间:2024-06-19    字号:    
法兰球阀通过球体的旋转来控制流体的流通或截断。这种阀门的特点是结构简朴、密封性能好、操作无邪、使用寿命长,普遍应用于种种工业管道系统中,特殊是在化工、石油、自然气、电力、冶金、制药等领域。那么各人知道法兰球阀的主要组成部分有哪些?
 
法兰球阀的主要组成部分如下:
 
阀体:通常由铸造或铸造而成,两头带有法兰,用于毗连受道。
 
球体:位于阀体内部,可以通过手柄、齿轮、电动或气动执行机构旋转,以实现开启或关闭。
 
阀杆:毗连球体和操作机构,转达操作力矩,使球体旋转。
 
密封圈:通常位于球体两侧,用于确保阀门的密封性能。
 
法兰:用于与管道毗连,法兰的类型和尺寸需与管道系统相匹配。
法兰球阀
法兰球阀是当球体上的孔与管道轴线平行时,阀门处于开启状态,流体可以自由通过;当球体旋转90度,使孔与管道轴线笔直时,阀门关闭,流体被截断。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号