yw永旺快投网

?

美标球阀相关零部件接纳的质料

宣布时间:2019-02-21    字号:    
美标球阀的关闭件是个球体,该球体是绕阀体中心线作旋转,从而抵达开启、关闭这一功效 。下面为各人详细
美标球阀相关零部件接纳的质料如下:
阀座:聚四氟乙烯 不锈钢/聚四氟乙烯 对位聚苯  ;
垫片:聚四氟乙烯 不锈钢/柔性石墨 齿形垫片  ;
阀杆座:聚四氟乙烯 不锈钢/柔性石墨  ;
阀体:WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M  ;
球及阀杆:2Cr13、304、316、304L、316L  ;
填料压盖:WCB、304、316、304L、316L 。
 
美标球阀相关零部件接纳的质料,主要是上面给各人分享的这几个方面的质料,现在各人都应该对美标球阀都有相识了吧,我们生产和使用美标球阀的时间,都应该明确这些 。
 

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号