yw永旺快投网

?

美标球阀的标准都有哪些?

宣布时间:2019-03-27    字号:    
美标球阀的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来抵达开启、关闭的一种阀门。它主要是用在切断、分派和改变介质的流动的偏向来组成的,那么关于美标球阀的标准都有哪些呢?   
美标球阀
美标球阀的标准如下: 
1、压力/温度标准:ASME   B16.34; 
2、球阀阀体标准:ASME   B16.34; 
3、通径尺寸标准:API   6D; 
4、结构长度标准:ASME   B16.10; 
5、压力测试标准:API598或API6D。 
6、法兰与垫圈标准:ASME   B16.5; 
 
美标球阀的标准主要是上面给各人分享的这些,美标球阀规格是用英寸来计量的,而国标球阀规格是用毫米来体现。我们在选择美标球阀的时间,选择适合yw永旺快投网标准才是我们各人都需要思量到的问题。
 

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号