yw永旺快投网

?

电动法兰球阀都有哪些特点?

宣布时间:2019-09-10    字号:    
电动法兰球阀是由部分旋转类球阀,旋转90°,即可全关全开。该产品通常用于密封要求严酷的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还相宜控制污水和含有纤维性杂质的介质。电动法兰球阀都有哪些特点?
 
电动法兰球阀的详细特点如下:
1.密封性能优良、流通能力大、装卸维护利便、流阻小、密封可靠,甚至切断。
2.电动电动阀门体积小、重量轻、推力大、功效强、伺服放大器内装、操作利便。
3.流向可恣意,可调规模广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
4.可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处置惩罚、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。
 
电动法兰球阀是一种主要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有普遍应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。流向可恣意,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号