yw永旺快投网

?

气动法兰球阀的产品特点是什么?

宣布时间:2019-09-27    字号:    
气动法兰球阀产品普遍运用在石油、化工、自然气、轻工、电力、制药、军业等工业。气动法兰球阀是接纳双向双由令结构,可同时当由令及阀门使用,可在前段装备管路不必歇工的状态下,关闭球阀,举行后段工程维修。我们各人在操作使用气动法兰球阀的时间,各人知道气动法兰球阀的产品特点是什么?
 
气动法兰球阀的产品特点如下:
1、气动法兰球阀阀体具有优良的耐化学侵蚀性能,在由令端有FPM或EPDM "O"环,配合PTFE垫座之使用,能避免大都化学物质之侵蚀。
2、气动法兰球阀接纳双向双由令结构,可同时当由令及阀门使用,前段装备管路不必歇工状态,关闭球阀,卸下由令,举行后段工程维修。
3、垫座松紧可做适度调解。管壁平洁平滑,运送流体时具有较小的磨擦阻力和附着力。
4、气动法兰球阀阻燃性能为自熄性。低热传导性能,约为钢材的1/200。重量轻,相当于钢管1/5,铜管的1/6。 
5、优异的耐老化和抗紫外线性能,使正常使用寿命比其它管道系统均有很大的延伸。
6、介质中重离子含量达超纯水标准,卫生指标切合国家卫生标准要求。 
 
气动法兰球阀接纳新型GTD系列或ATD系列气动执行器,有双作用式和单作用式,齿轮传动, 可靠。气动法兰球阀阀体具有优良的耐化学侵蚀性能,在由令端有FPM或EPDM "O"环,配合PTFE垫座之使用,能避免大都化学物质之侵蚀。
法兰球阀
我们各人在操作使用气动法兰球阀的时间,我们都需要明确气动法兰球阀的这些特点,准确要领操作使用气动法兰球阀都是我们各人需要的。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号