yw永旺快投网

?

法兰球阀的产品特点有哪些?

宣布时间:2022-12-17    字号:    
法兰球阀操作力矩小、多种阀座质料、顺应规模广,常用作石油、化工、冶炼的工业管的切断阀。那么各人知道法兰球阀的产品特点有哪些?
 
法兰球阀的产品特点:
  1、法兰球阀流动阻力小,全径球阀翻开时,球体通道、阀体通道和毗连受径相等并成一直径,介质险些可以毫无损失的流过;
  2、手动球阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、阻止阀较量、球阀体积小、重量轻,便于管道装置;
  3、先进的阀座:聚多年球阀制造履历而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座质料选择,铸钢球阀价钱自制,不锈钢球阀适用规模广;
  4、开关无误的手柄:接纳扁头阀杆,与手柄的毗连不会错位,从而包管手柄指示的开关状态与阀一致辞;
  5、锁紧装置:为避免阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于准确的位置;
  6、阀杆防飞结构:阀杆为下装式,避免受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封;
  7、球阀是用带有圆形通孔的球体作为启闭件,在阀杆驱动下球体围绕阀杆中心作0~90度旋转,完成启闭功效。
法兰球阀
法兰球阀在管路中主要用来做切断、分派和改变介质的流动偏向,法兰球阀的产品特点主要是上面先容的这些,我们各人都需要明确我们这种法兰球阀上面这些产品特点。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号