yw永旺快投网

?

法兰球阀有哪些特征?

宣布时间:2022-12-31    字号:    
法兰球阀的公称通径规模内体积小 ,重量轻 ,驱动力矩小 ,操作利便 ,可实现快速控制 ,使用很是普遍。那么各人知道法兰球阀有哪些特征?
 
法兰球阀的特征如下:
1、法兰球阀流动阻力小 ,全径球阀翻开时 ,球体通道、阀体通道和毗连受径相等并成一直径;
2、手动球阀旋转90°即可全关全开 ,启闭迅速。与相同规格的闸阀、阻止阀较量、球阀体积小、重量轻 ,便于管道装置;
3、先进的阀座:聚多年球阀制造履历而设计的阀座 ,确保阀门密封 ,磨擦系数低 ,操作力矩小、多种阀座质料选择 ,铸钢球阀价钱自制 ,不锈钢球阀适用规模广;
4、开关无误的手柄:接纳扁头阀杆 ,与手柄的毗连不会错位 ,从而包管手柄指示的开关状态与阀一致辞;
5、锁紧装置:为避免阀门开关误操作 ,在阀门全开、全关位置有锁定孔 ,确保阀门处于准确的位置;
6、阀杆防飞结构:阀杆为下装式 ,避免受压飞出 ,同时可在火灾后 ,与阀体形成金属接触 ,确保阀杆密封;
7、球阀是用带有圆形通孔的球体作为启闭件 ,在阀杆驱动下球体围绕阀杆中心作0~90度旋转 ,完成启闭功效;具有结构紧凑开关迅速的特点 ,转动90度 ,即可关闭阀门 ,切断管路介质。
法兰球阀
法兰球阀制造履历而设计的阀座 ,确保阀门密封 ,磨擦系数低 ,操作力矩小、多种阀座质料、顺应规模广 ,常用作石油、化工、冶炼的工业管的切断阀。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号