yw永旺快投网

?

美标球阀怎样装置使用的 ?

宣布时间:2023-12-28    字号:    
美标球阀具有较长的使用寿命和免维护期 ,将依赖以下因素:正常事情条件、坚持协调的温度/压力比和合理的侵蚀数据 。那么各人知道美标球阀怎样装置使用的 ?
 
美标球阀的装置使用要领如下:
  1.室内装置或有防护要领的户外应用;
  2.室外露天装置 ,有风、砂、雨露、阳光等侵蚀;
  3.易燃、易爆气体或粉尘情形;
  4.湿热带、干热带情形;
  5.管道介质温度高达450℃以上;
  6.情形温度低于-20℃;
  7.易被水淹或浸泡;
  8.具有放射性物质(核电站及放射性物质试验装置)情形;
  9.船舶或码头(有盐雾、霉菌、湿润)的情形;
  10.振动强烈的场合;易爆发火灾的场合 。
美标球阀
美标球阀用于流体的调理和控制 ,其中硬密封V型球阀的V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座剪切力强 ,特殊适用于含纤维、微固体颗粒等介质 。多通球阀不但可以无邪控制介质的合流、分流和流向切换 ,还可以关闭任何通道毗连另外两个通道 。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号