yw永旺快投网

?

法兰球阀的优点有哪些?

宣布时间:2024-05-17    字号:    
法兰球阀的关闭件是个球体,球体绕阀体心线作旋转来抵达开启、关闭的一种阀门。 球阀在管路中主要用来做切断、分派和改变介质的流动偏向。那么各人知道法兰球阀的优点有哪些?
 
法兰球阀是被普遍接纳的一种新型阀门,法兰球阀的优点:
1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2.结构简朴、体积小、重量轻。
3.细密可靠,球阀的密封面质料普遍使用塑料,密封性好,在真空系统中也已普遍使用。
4.操作利便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5.维修利便,球阀结构简朴,密封圈一样平常都是运动的,拆卸替换都较量利便。
6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7.适用规模广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
法兰球阀
法兰球阀的关闭件是个球体,球体绕阀体心线作旋转来抵达开启、关闭的一种阀门。 球阀在管路中主要用来做切断、分派和改变介质的流动偏向。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号