yw永旺快投网

?

美标球阀的分类有哪些?

宣布时间:2024-09-13    字号:    
美标球阀普遍应用于石油、化工、自然气、制药、食物加工等多个行业。那么各人知道美标球阀的分类有哪些?
 
美标球阀的分类如下:
凭证结构、毗连方法、压力品级和尺寸的差别,美标球阀可以分为多个类型:
一片式球阀:结构紧凑,适用于低压和中压应用。
两片式球阀:提供好的密封性能和易于维护的特点。
三片式球阀:具有更别的维护便当性,可以自力替换阀座和球体,适用于高压和需要频仍维护的工况。
法兰毗连球阀:通过法兰与管道毗连,适用于中高压系统。
螺纹毗连球阀:适用于低压和小型管道系统。
焊接毗连球阀:提供更强的毗连强度,适用于高压和高温工况。
 
阀门遵照国家标准化组织)和机械工程师协会等制订的标准,确保了其在设计、质料、尺寸、压力品级和性能测试等方面的一致性和交流性。

?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号